Presidente Gustavo Petro abrió la posibilidad de un nuevo cese al fuego con el ELN

El mensaje del presidente Petro fue en respuesta a un trino de ‘Pablo Beltrán’, jefe negociador del ELN con el Gobierno Nacional.

La entrada Presidente Gustavo Petro abrió la posibilidad de un nuevo cese al fuego con el ELN se publicó primero en Doomo Editorial.